Kalender A3 Hochformat

Sicherheitsabstand (5 mm / 16 mm zur Drahtbindung):
Bitte platzieren Sie die wichtigen Bildinhalte und Textelemente in diesem Bereich, um einen unerwünschten Anschnitt während der Produktion zu vermeiden.

Endformat (297 mm x 420 mm):
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Produkt. Wichtig: Bitte ziehen Sie Bilder, welche randlos erscheinen sollen, über diesen Rahmen hinaus!

Beschnittzugabe (3 mm umlaufend):
Ziehen Sie die Bilder, Hintergrundﬂächen und Objekte bis in diesen Bereich, um weiße Ränder nach dem Druck zu vermeiden. Dieser Bereich wird nach dem Druck abgeschnitten.

Ihre Bilder sollten mit mindestens 300 dpi angelegt sein.
Ihre Datei speichern Sie bitte als PDF im CMYK-Farbraum.
Sie können die folgenden Seiten als Vorlage nutzen. Entfernen Sie bevor Sie Ihre Druckdaten exportieren diese Anleitungsseite.

KALENDER
2026

M

1     2                3    4     5    6    7    8    9   10   11   12  13  14 15 16  17  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

D

JANUAR

F

S

1     2                3    4     5    6    7    8    9   10   11   12  13  14 15 16  17  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

FEBRUAR

MÄRZ

1     2                3    4     5    6    7    8    9   10   11   12  13  14 15 16  17  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

APRIL

MAI

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DEZEMBER